@CLS@@31@ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ @31@
 │ [N]ode Maintenance           @3F@Référence rapide@31@           Champs Modifiables│ @31@
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ @0F@

   @0A@WILDCAT! permet à ceux qui ont le niveau d'accès SySop de modifier les
   paramètres d'opération de nodes spécifiques dans le système lorsqu'ils sont
   appelés soit en mode local ou en mode externe. Ces changements sont faits
   par l'intermediaire du fichier NODEINFO.DAT et sont subséquemment enregistrés
   dans chaque node dans le fichier log ACTIVITY.XXX pour révision ultérieure.
   Agissez avec prudence lorsque vous utilisez ces commandes.

     @0E@[@0F@ 1@0E@] Printer       @0F@-@0A@ Envoie des commandes d'activité dans le fichier
                                    d'imprimante et le fichier log
     @0E@[@0F@ 2@0E@] Page          @0F@-@0A@ Accepte les appels d'usagers
     @0E@[@0F@ 3@0E@] Bell          @0F@-@0A@ Met ON/OFF les beeps génères par le systeme
     @0E@[@0F@ 4@0E@] Keyboard      @0F@-@0A@ Accepte les commandes generes par le clavier local
     @0E@[@0F@ 5@0E@] Local next    @0F@-@0A@ Place des reperes d'appel local apres que l'appelant
                          ait termine son appel
     @0E@[@0F@ 6@0E@] Screen write  @0F@-@0A@ Affiche les activites de l'appelant sur le
                          moniteur local
     @0E@[@0F@ 7@0E@] Dos next      @0F@-@0A@ Place des reperes pour sortir de WILDCAT! et
                          retourner au mode DOS


     @0E@[@0F@ 8@0E@] Kill caller   @0F@-@0A@ Coupe immediatement la ligne a l'usager
     @0E@[@0F@ 9@0E@] Sysop next    @0F@-@0A@ Place des reperes pour un appel local du Sysop

 @0B@┌─────────────────@31@ Pour la suite, selectionne   [C]ontinue @0B@─────────────────┐
 ╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛@0F@
@PAUSE@@CLS@@31@ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ @31@
 │ [N]ode Maintenance           @3F@Reference Rapide@31@               Champs (Cont) │ @31@
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ @0F@

   @0A@Ci-dessous, vous remarquerez une liste des champs modifiables pour un
   node selectionne et les options d'@0E@Edition de commandes@0A@ qui y sont
   associees.

     @0E@[@0F@10@0E@] 300 baud       @0F@-@0A@ Permet les appels 300 Bauds
     @0E@[@0F@11@0E@] 1200 baud      @0F@-@0A@ Permet les appels 1200 Bauds
     @0E@[@0F@12@0E@] 2400 baud      @0F@-@0A@ Permet les appels 2400 Bauds
     @0E@[@0F@13@0E@] Temps restant  @0F@-@0A@ Temps restant pour l'usager en ligne
     @0E@[@0F@14@0E@] Securite       @0F@-@0A@ Editeur permettant de changer le niveau de securite

     @0E@[@0F@1..14@0E@]             @0F@-@0A@ Choisi le numero du champ a editer
     @0E@[@0F@N@0E@]ext              @0F@-@0A@ Choisir le prochain node en augmentant de un
     @0E@[@0F@P@0E@]rev              @0F@-@0A@ Choisir le node precedant en diminuant de un
     @0E@[@0F@J@0E@]ump              @0F@-@0A@ Choisir un node specifique a voir et a editer
     @0E@[@0F@H@0E@]elp              @0F@-@0A@ Affiche l'ecran d'aide
     @0E@[@0F@Q@0E@]uit              @0F@-@0A@ Exit @0E@[@0F@N@0E@]ode Management@0A@ et revenir au menu Sysop

 @0B@┌──────────────@31@ Pour description detaillee, faire [C]ontinue @0B@───────────────┐
 ╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛@0F@
@CLS@@31@ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ @31@
 │ [N]ode Maintenance         @3F@Description detaillee@31@         Commande Options │ @31@
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ @0F@

   @0A@Cette option vous permet de faire la maintenance soit en mode remote
   ou en mode local des caracteristiques optionelles du node choisi. Quand
   vous selectionnez cette option, l'information est affichee aux presentes
   configurations des differentes variations appartenants a l'usager precedent
   et a l'usager presentement en contact avec le ou les nodes choisis. Si il
   y a un usager presentement en ligne, des informations additionnelles ayant
   rapport a la vitesse du modem (BAUD) sont affichees, ainsi que la
   disponibilite pour le chat mode, le statut de l'usager et ainsi de suite.

   Lorsque vous communiquez en mode Remote, vous devriez etre tres prudent en
   utilisant ces options, specialement avec #7. Cela fera que le node sortiras
   de WILDCAT! et retourneras au DOS. Une fois en DOS, il n'y a aucun moyen
   de reactiver ce node en mode remote.

   Remarquez ci-bas une description des options disponibles.

          @0E@[@0F@ 1@0E@] Printer -
            @0A@Ce communateur est utilise pour activer l'imprimante locale
            attache a ce node. Quand cette option est en fonction, l'imprimante
            va reproduire les actions et deplacements de l'usager en contact
            sur le systeme. Cette meme information est enregistre de facon
            automatique dans le fichier ACTIVITY.xxx de ce node. Cette fonction
            opere exactement comme si vous pressien sur @0EF@[F3]@0A@ sur la
            console locale.

       @0E@[@0F@ 2@0E@] Page -
            @0A@Si cette option est en fonction, elle indiquera que le Sysop
            acceptera les appels de l'usager en ligne. Si l'appelant utilise
            la fonction @0E@[@0F@P@0E@]@0A@arler au Sysop du menu principal, cela
            provoquera une serie de Beeps (si l'option 3 est en fonction)
            informant le Sysop qu<un usager desire lui parler. Si l'option est
            fermee et que l'appelant utilises cette commande, le contenu du
            fichier PAGED.BBS sera affiche a l'ecran et il leur est demande
            s'ils desirent laisser un @0E@[@0F@C@0E@]@0A@ommentaire au Sysop@0A@ au lieu.
            Cela execute la meme fonction que lorque vous pressez @0F@[F4]@0A@
            sur la console locale.

       @0E@[@0F@ 3@0E@] Bell -
            @0A@Quand cette option est en fonction, le systeme envoie une serie
            de Beeps par le haut-parleur de l'ordinateur central indiquant
            qu'un usager desire parler. Si cette option n'est pas en fonction,
            cela fera la meme chose que plus haut, excepte qu'il n'y aura
            aucun beep dans le haut-parleur. Tous les Beeps normaux du systeme
            tel l'avertissement d'un mot de passe invalide sera tout aussi bien
            supprime. Cette fonction agit exactement comme si vous pressiez
            sur la touche @0F@[F5]@0A@ de la console locale.

       @0E@[@0F@ 4@0E@] Keyboard -
            @0A@Cette option vous permet de rendre inoperant le clavier local.
            Cela est tres utile puisqu'il previent de presser sur une touche
            accidentellement sur le clavier local et cela empeche d'interferer
            avec les activites d'un appelant en mode remote. Cette option est
            habituellement en fonction (ON). C'est la meme chose que si vous
            appuyez sur la clef @0F@[F2]@0A@ sur la console locale.

       @0E@[@0F@ 5@0E@] Local next -
            @0A@Cette option agit tout comme si vous pressiez le ALT+L
            pour un Log local. Si un appelant est maintenant en ligne, le
            systeme attendra qu'il ait termine son appel et vous signalera
            une serie de beeps vous indiquant que le node est disponible pour
            un log type local. C'est exactement comme si vous pressiez le
            @0F@[ALT+L]@0A@ sur la console principale.

       @0E@[@0F@ 6@0E@] Screen write -
            @0A@Cette option est utilisee pour interdire que l'information qui
            est presentee a l'appelant, ne soit affichee sur l'ecran local. Cela
            permet de reduire l'utilisation de processeurs supplementaires et
            de par le fait meme, accelere la performance pour le node.
            Ceci est d'usage commun quand vous fonctionnez en multitaches
            comme Deskview. Cela agit de la meme facon que si vous pressiez
            le @0F@[ALT+W]@0A@ sur la console locale.

       @0E@[@0F@ 7@0E@] Dos next -
            @0A@Cette option est utilisee pour fermer le programme WILDCAT!
            et retourner au DOS. Si un appelant est en ligne lorsque cette
            commande est donnee, WILDCAT! attendra que l'appelant ait termine
            son appel et alors seulement le systeme fermera. Cette fonction
            opere la meme fonction que presser sur @0F@[F10]@0A@ ou bien presser
            @0F@[ALT+X]@0A@ sur la console locale.

       @0E@[@0F@ 8@0E@] Kill caller -
            @0A@Cette fonction va couper tout signal a l'appelant sans
            avertissement quel qu'il soit. Vous devez etre prudent lorsque
            vous utilisez cette option. Cette commande opere de la meme
            facon que si vous pressez @0F@[Alt -]@0A@ sur la console locale.

       @0E@[@0F@ 9@0E@] Sysop next -
            @0A@Cette fonction attendra jusqu'a ce que le l'appelant qui est
            presentement en ligne, termine son appel et alors entrera
            automatiquement le nom du Sysop et attendra pour le mot de passe.
            Cela est tres utile afin d'etre certain que personne d'autre ne
            puisse faire un log sur le systeme avant que le Sysop ne l'ait fait.
            C'est exactement comme si vous pressiez sur @0F@[F1]@0A@ a partir de
            la console locale.

       @0E@[@0F@10@0E@] 300 baud -
            @0A@C'est le commutateur qui permet ou ne permet pas que les appels
            de type 300 Bauds soient acceptes sur ce node.
            
       @0E@[@0F@11@0E@] 1200 baud -
            @0A@C'est le commutateur qui permet ou ne permet pas que les appels
            de type 1200 Bauds soient acceptes sur ce node.

       @0E@[@0F@12@0E@] 2400 baud -
            @0A@C'est le commutateur qui permet ou ne permet pas les appels
            de type 2400 Bauds soient acceptes sur ce node.
            
       @0E@[@0F@13@0E@] Temps restant -
            @0A@Ce nombre indique a l'appelant, le temps qu'il lui reste pour
            son appel. Cela opere la meme fonction que si vous pressiez sur
            la clef @0F@[F7]@0A@ ou @0F@[F8]@0A@
            sur la console locale. Ce champs sera affiche seulement s'il y a
            un usager en ligne.

       @0E@[@0F@14@0E@] Securite -
            @0A@Ce champ indique le niveau de securite actuel de l'appelant
            et quand il est selectionne, il donne la possibilite de modifier
            ce niveau de securite. Toutes les modifications de niveau de
            securite sont indiques dans le fichier ACTIVITY.xxx correspondant a
            ce node avec mention que ce changement a ete effectue via le
            fichier NODEINFO.DAT. Cette fonction opere de la meme facon que si
            vous pressiez sur la clef @0F@[F9]@0A@ sur la console locale.
            Comme avec l'option #13, ce champ ne sera affiche que s'il y a un
            appelant en ligne.

   Apres que ces informations aient ete affichees, les prompts suivants vous
   sont presentees.
   
          @0E@Edit command [@0F@1..14@0E@], [@0F@N@0E@]ext, [@0F@P@0E@]rev, [@0F@J@0E@]ump, [@0F@Q@0E@]uit? [  ]

   @0A@Ci-dessous, vous remarquez une description des options disponibles/
   
       @0E@[@0F@1..14@0E@] -
            @0A@Le champ des nombres ici sont utilises pour selectionner le
            chapm que vous desirez modifier pour le present node affiche.
            
       @0E@[@0F@N@0E@]ext -
            @0A@Cette option est utilisee pour afficher le node consecutif
            suivant en augmentant de un.
            
       @0E@[@0F@P@0E@]rev -
            @0A@Cette option est utilisee pour afficher le node precedant
            le present node en diminuant de un.
            
       @0E@[@0F@J@0E@]ump -
            @0A@Cette option est utilisee pour specifier de quel node vous
            desirez voir des informations. En selectionnant un numero de node,
            cela vous affiche l'etat de ce node.
            
       @0E@[@0F@Q@0E@]uit -
            @0A@Cette commande vous permet de sortir de l'ecran sur l'etat des
            nodes et vous ramene au menu du Sysop.
            
     Comme il l'etait brievement mentionne dansle champ #14, tous les
     changements faits en selectionnant les options de #1 a #14, l'ont ete
     via le fichier NODEINFO.DAT. C'est ce fichier qui contient toutes les
     informations uniques concernant chacun des nodes. Chaque node verifie
     periodiquement les informations de ce fichier et generalement dans
     les 5 secondes apres avoir fait un changement via les commandes de
     gestion des nodes. Les caracteristiques operationnelles appropriees a
     chaque nodes seront remises a jour.

     Des informations additionnelles concernant l'etat des nodes sont affichees
     a la complete droite des differents champs modifiables.
     Vous pouvez voir ci-bas un exemple des affichages.

                   @0E@Status      :@0B@ Logged in
                   @0E@Prev caller :@0B@ MIKE HART
                   @0E@Prev logoff :@0B@ 05/24/92 15:56
                   @0E@Caller      :@0B@ JOE MARTIN
                   @0E@From        :@0B@ Vallejo, CA
                   @0E@Baud        :@0B@ 14400
                   @0E@Called at   :@0B@ 05/24/92 15:58
                   @0E@User Status :@0B@ File Transfer
                   @0E@Chat Status :@0B@ Unavailable

     @0A@Les trois premiers champs, @0E@Status@0A@, @0E@Prev caller@0A@ et @0E@Prev logoff@0A@
     sont toujours affiches en indiquant des informations d'etat. Si un
     usager est presentement en ligne, la balance du champ sera affiche en
     indiquant des informations specifiques concernant cet usager.
     Reciproquement, s'il n'y a aucun appel en cours, seulement les trois
     premiers champs seront affiches.

     Vous pouvez voir ci-dessous, une description des informations affichees.
     
          @0E@Status -
               @0A@Ce champ indique l'etat du present node selectionne.
               Cela peut etre Up, Down, Logging on, Logged in et ainsi de suite.


          @0E@Prev caller -
               @0A@Ceci indique le dernier usager qui a reussi son appel sur
               ce node.

          @0E@Prev logoff -
               @0A@Ceci indique la date et l'heure des derniers appelants comme
               indique au dessus quand ils ont termine la derniere fois.
               
          @0E@Caller -
               @0A@Vous avez ici le nom de l'appelant qui est presentement
               en contact sur ce node.
               
          @0E@From -
               @0A@La ville et la procinve de l'appelant d'ou le systeme est
               appele.

          @0E@Baud -
               @0A@La presente vitesse en Baud avec laquelle l'appelant s'est
               inscrit sur le systeme.

          @0E@Called at -
               @0A@La presente date et heure qu'ils ont contacte le systeme
               pour le present appel.

          @0E@User Status -
               @0A@Ceci indique les activites presentes de l'appelant tels
               transfert de fichier, dans une door et ainsi de suite.
               
          @0E@Chat Status -
               @0A@Ceci indique si oui ou non, l'appelant est disponible pour
               une discussion lorsqu'il est en ligne.




 @0B@┌───────────────────────@2F@ Fin de l'information d'aide @0B@────────────────────────┐
 ╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛@0F@
